-16.08 -16.06 -16.04 μ / pN

P(μ) μ = -16.07 ± 0.00 pN

0.19 0.2 0.21 0.22 σ / pN

P(σ) σ = 0.20 ± 0.00 pN

5 5.5 6 6.5 τ / ms

P(τ) τ = 5.63 ± 0.20 ms

-15.018 -15.016 -15.014 μ / pN μ = -15.02 ± 0.00 pN

0.142 0.144 0.146 σ / pN σ = 0.14 ± 0.00 pN

250 300 350 τ / ms τ = 298.72 ± 11.55 ms