-15.35 -15.345 -15.34 μ / pN

P(μ) μ = -15.35 ± 0.00 pN

0.13 0.135 0.14 0.145 σ / pN

P(σ) σ = 0.13 ± 0.00 pN

30 35 40 45 τ / ms

P(τ) τ = 35.37 ± 1.60 ms

-14.25 -14.245 -14.24 μ / pN μ = -14.25 ± 0.00 pN

0.13 0.135 0.14 σ / pN σ = 0.13 ± 0.00 pN

60 80 100 120 τ / ms τ = 91.39 ± 4.11 ms