-15.135 -15.13 -15.125 μ / pN

P(μ) μ = -15.13 ± 0.00 pN

0.126 0.128 0.13 0.132 σ / pN

P(σ) σ = 0.13 ± 0.00 pN

60 70 80 τ / ms

P(τ) τ = 71.07 ± 2.63 ms

-14.12 -14.115 -14.11 μ / pN μ = -14.12 ± 0.00 pN

0.125 0.13 0.135 σ / pN σ = 0.13 ± 0.00 pN

70 80 90 100 τ / ms τ = 85.60 ± 3.03 ms