-15.86 -15.85 -15.84 μ / pN

P(μ) μ = -15.85 ± 0.00 pN

0.145 0.15 0.155 0.16 σ / pN

P(σ) σ = 0.15 ± 0.00 pN

10 11 12 13 τ / ms

P(τ) τ = 11.54 ± 0.44 ms

-14.83 -14.828 -14.826 μ / pN μ = -14.83 ± 0.00 pN

0.116 0.118 0.12 σ / pN σ = 0.12 ± 0.00 pN

400 450 500 550 τ / ms τ = 459.84 ± 18.62 ms