-16.03-16.02-16.01 -16 μ / pN

P(μ) μ = -16.02 ± 0.00 pN

0.16 0.17 0.18 0.19 σ / pN

P(σ) σ = 0.17 ± 0.00 pN

6 7 8 9 τ / ms

P(τ) τ = 7.43 ± 0.29 ms

-15.012 -15.01 -15.008 μ / pN μ = -15.01 ± 0.00 pN

0.111 0.112 0.113 σ / pN σ = 0.11 ± 0.00 pN

300 350 400 450 τ / ms τ = 390.08 ± 16.71 ms