-15.94 -15.93 -15.92 μ / pN

P(μ) μ = -15.93 ± 0.00 pN

0.13 0.14 0.15 σ / pN

P(σ) σ = 0.14 ± 0.00 pN

11 12 13 14 τ / ms

P(τ) τ = 12.29 ± 0.39 ms

-14.872 -14.871 -14.87 -14.869 μ / pN μ = -14.87 ± 0.00 pN

0.096 0.097 0.098 σ / pN σ = 0.10 ± 0.00 pN

200 220 240 260 τ / ms τ = 223.96 ± 7.38 ms