-15.118 -15.116 -15.114 μ / pN

P(μ) μ = -15.12 ± 0.00 pN

0.128 0.13 0.132 σ / pN

P(σ) σ = 0.13 ± 0.00 pN

150 200 250 τ / ms

P(τ) τ = 201.80 ± 10.85 ms

-14.024 -14.022 -14.02 -14.018 μ / pN μ = -14.02 ± 0.00 pN

0.13 0.132 0.134 0.136 σ / pN σ = 0.13 ± 0.00 pN

100 120 140 160 τ / ms τ = 132.82 ± 6.97 ms