-15.122 -15.12 -15.118 μ / pN

P(μ) μ = -15.12 ± 0.00 pN

0.124 0.125 0.126 0.127 σ / pN

P(σ) σ = 0.13 ± 0.00 pN

150 200 250 τ / ms

P(τ) τ = 221.87 ± 9.37 ms

-14.025 -14.02 -14.015 μ / pN μ = -14.02 ± 0.00 pN

0.118 0.12 0.122 σ / pN σ = 0.12 ± 0.00 pN

100 120 140 τ / ms τ = 121.23 ± 4.83 ms