-14.955 -14.95 -14.945 μ / pN

P(μ) μ = -14.95 ± 0.00 pN

0.14 0.142 0.144 0.146 σ / pN

P(σ) σ = 0.14 ± 0.00 pN

100 150 200 τ / ms

P(τ) τ = 159.46 ± 8.00 ms

-13.91 -13.905 -13.9 μ / pN μ = -13.90 ± 0.00 pN

0.14 0.142 0.144 0.146 σ / pN σ = 0.14 ± 0.00 pN

100 150 200 τ / ms τ = 153.79 ± 7.51 ms