EXPORTS
;   BandAddI 
;   BandAllocMat 
;   BandAllocPiv 
;   BandBacksolve 
;   BandCopy 
;   BandFactor 
;   BandFreeMat 
;   BandFreePiv 
;   BandPrint 
;   BandScale 
;   BandZero 
    CVBBDPrecAlloc 
    CVBBDPrecFree 
    CVBBDPrecGetNumGfnEvals 
    CVBBDPrecGetWorkSpace 
    CVBBDPrecReInit 
    CVBBDSpgmr 
    CVBPSpgmr 
    CVBand 
    CVBandGetLastFlag 
    CVBandGetNumJacEvals 
    CVBandGetNumRhsEvals 
    CVBandGetWorkSpace 
    CVBandPrecAlloc 
    CVBandPrecFree 
    CVBandPrecGetNumRhsEvals 
    CVBandPrecGetWorkSpace 
    CVBandSetJacFn 
    CVDense 
    CVDenseGetLastFlag 
    CVDenseGetNumJacEvals 
    CVDenseGetNumRhsEvals 
    CVDenseGetWorkSpace 
    CVDenseSetJacFn 
    CVDiag 
    CVDiagGetLastFlag 
    CVDiagGetNumRhsEvals 
    CVDiagGetWorkSpace 
    CVEwtSet 
    CVSpgmr 
    CVSpgmrGetLastFlag 
    CVSpgmrGetNumConvFails 
    CVSpgmrGetNumJtimesEvals 
    CVSpgmrGetNumLinIters 
    CVSpgmrGetNumPrecEvals 
    CVSpgmrGetNumPrecSolves 
    CVSpgmrGetNumRhsEvals 
    CVSpgmrGetWorkSpace 
    CVSpgmrSetDelt 
    CVSpgmrSetGSType 
    CVSpgmrSetJacTimesVecFn 
    CVSpgmrSetPrecType 
    CVSpgmrSetPreconditioner 
    CVode 
    CVodeCreate 
    CVodeFree 
    CVodeGetActualInitStep 
    CVodeGetCurrentOrder 
    CVodeGetCurrentStep 
    CVodeGetCurrentTime 
    CVodeGetDky 
    CVodeGetErrWeights 
    CVodeGetEstLocalErrors 
    CVodeGetIntegratorStats 
    CVodeGetLastOrder 
    CVodeGetLastStep 
    CVodeGetNonlinSolvStats 
    CVodeGetNumErrTestFails 
    CVodeGetNumGEvals 
    CVodeGetNumLinSolvSetups 
    CVodeGetNumNonlinSolvConvFails 
    CVodeGetNumNonlinSolvIters 
    CVodeGetNumRhsEvals 
    CVodeGetNumStabLimOrderReds 
    CVodeGetNumSteps 
    CVodeGetRootInfo 
    CVodeGetTolScaleFactor 
    CVodeGetWorkSpace 
    CVodeMalloc 
    CVodeReInit 
    CVodeRootInit 
    CVodeSetErrFile 
    CVodeSetEwtFn 
    CVodeSetFdata 
    CVodeSetInitStep 
    CVodeSetIterType 
    CVodeSetMaxConvFails 
    CVodeSetMaxErrTestFails 
    CVodeSetMaxHnilWarns 
    CVodeSetMaxNonlinIters 
    CVodeSetMaxNumSteps 
    CVodeSetMaxOrd 
    CVodeSetMaxStep 
    CVodeSetMinStep 
    CVodeSetNonlinConvCoef 
    CVodeSetStabLimDet 
    CVodeSetStopTime 
    CVodeSetTolerances 
;   ClassicalGS 
;   DenseAddI 
;   DenseAllocMat 
;   DenseAllocPiv 
;   DenseBacksolve 
;   DenseCopy 
;   DenseFactor 
;   DenseFreeMat 
;   DenseFreePiv 
;   DensePrint 
;   DenseScale 
;   DenseZero 
;   ModifiedGS 
;   N_VAbs 
;   N_VAddConst 
;   N_VClone 
;   N_VCloneEmpty 
;   N_VCloneEmptyVectorArray 
;   N_VCloneVectorArray 
;   N_VCompare 
;   N_VConst 
;   N_VConstrMask 
;   N_VDestroy 
;   N_VDestroyVectorArray 
;   N_VDiv 
;   N_VDotProd 
;   N_VGetArrayPointer 
;   N_VInv 
;   N_VInvTest 
;   N_VL1Norm 
;   N_VLinearSum 
;   N_VMaxNorm 
;   N_VMin 
;   N_VMinQuotient 
;   N_VProd 
;   N_VScale 
;   N_VSetArrayPointer 
;   N_VSpace 
;   N_VWL2Norm 
;   N_VWrmsNorm 
;   N_VWrmsNormMask 
;   QRfact 
;   QRsol 
;   RAbs 
;   RPower2 
;   RPowerI 
;   RPowerR 
;   RSqrt 
;   SpgmrFree 
;   SpgmrMalloc 
;   SpgmrSolve 
;   bandaddI 
;   bandalloc 
;   bandallocpiv 
;   bandcopy 
;   bandfree 
;   bandfreepiv 
;   bandprint 
;   bandscale 
;   bandzero 
;   denaddI 
;   denalloc 
;   denallocpiv 
;   dencopy 
;   denfree 
;   denfreepiv 
;   denprint 
;   denscale 
;   denzero 
;   gbfa 
;   gbsl 
;   gefa 
;   gesl 
