EXPORTS
;   BandAddI 
;   BandAllocMat 
;   BandAllocPiv 
;   BandBacksolve 
;   BandCopy 
;   BandFactor 
;   BandFreeMat 
;   BandFreePiv 
;   BandPrint 
;   BandScale 
;   BandZero 
    CVBBDPrecAlloc 
    CVBBDPrecAllocB 
    CVBBDPrecFree 
    CVBBDPrecGetNumGfnEvals 
    CVBBDPrecGetWorkSpace 
    CVBBDPrecReInit 
    CVBBDPrecReInitB 
    CVBBDSpgmr 
    CVBBDSpgmrB 
    CVBPSpgmr 
    CVBPSpgmrB 
    CVBand 
    CVBandB 
    CVBandGetLastFlag 
    CVBandGetNumJacEvals 
    CVBandGetNumRhsEvals 
    CVBandGetWorkSpace 
    CVBandPrecAlloc 
    CVBandPrecAllocB 
    CVBandPrecFree 
    CVBandPrecGetNumRhsEvals 
    CVBandPrecGetWorkSpace 
    CVBandSetJacFn 
    CVBandSetJacFnB 
    CVDense 
    CVDenseB 
    CVDenseGetLastFlag 
    CVDenseGetNumJacEvals 
    CVDenseGetNumRhsEvals 
    CVDenseGetWorkSpace 
    CVDenseSetJacFn 
    CVDenseSetJacFnB 
    CVDiag 
    CVDiagB 
    CVDiagGetLastFlag 
    CVDiagGetNumRhsEvals 
    CVDiagGetWorkSpace 
    CVEwtSet 
    CVSensRhs1DQ 
    CVSensRhsDQ 
    CVSpgmr 
    CVSpgmrB 
    CVSpgmrGetLastFlag 
    CVSpgmrGetNumConvFails 
    CVSpgmrGetNumJtimesEvals 
    CVSpgmrGetNumLinIters 
    CVSpgmrGetNumPrecEvals 
    CVSpgmrGetNumPrecSolves 
    CVSpgmrGetNumRhsEvals 
    CVSpgmrGetWorkSpace 
    CVSpgmrSetDelt 
    CVSpgmrSetDeltB 
    CVSpgmrSetGSType 
    CVSpgmrSetGSTypeB 
    CVSpgmrSetJacTimesVecFn 
    CVSpgmrSetJacTimesVecFnB 
    CVSpgmrSetPrecType 
    CVSpgmrSetPrecTypeB 
    CVSpgmrSetPreconditioner 
    CVSpgmrSetPreconditionerB 
    CVadjFree 
    CVadjGetCVodeBmem 
    CVadjGetCheckPointsInfo 
    CVadjGetCurrentCheckPoint 
    CVadjGetDataPointHermite 
    CVadjGetY 
    CVadjMalloc 
    CVode 
    CVodeB 
    CVodeCreate 
    CVodeCreateB 
    CVodeF 
    CVodeFree 
    CVodeGetActualInitStep 
    CVodeGetCurrentOrder 
    CVodeGetCurrentStep 
    CVodeGetCurrentTime 
    CVodeGetDky 
    CVodeGetErrWeights 
    CVodeGetEstLocalErrors 
    CVodeGetIntegratorStats 
    CVodeGetLastOrder 
    CVodeGetLastStep 
    CVodeGetNonlinSolvStats 
    CVodeGetNumErrTestFails 
    CVodeGetNumGEvals 
    CVodeGetNumLinSolvSetups 
    CVodeGetNumNonlinSolvConvFails 
    CVodeGetNumNonlinSolvIters 
    CVodeGetNumRhsEvals 
    CVodeGetNumRhsEvalsSens 
    CVodeGetNumSensErrTestFails 
    CVodeGetNumSensLinSolvSetups 
    CVodeGetNumSensNonlinSolvConvFails 
    CVodeGetNumSensNonlinSolvIters 
    CVodeGetNumSensRhsEvals 
    CVodeGetNumStabLimOrderReds 
    CVodeGetNumSteps 
    CVodeGetNumStgrSensNonlinSolvConvFails 
    CVodeGetNumStgrSensNonlinSolvIters 
    CVodeGetQuad 
    CVodeGetQuadB 
    CVodeGetQuadDky 
    CVodeGetQuadErrWeights 
    CVodeGetQuadNumErrTestFails 
    CVodeGetQuadNumRhsEvals 
    CVodeGetQuadStats 
    CVodeGetRootInfo 
    CVodeGetSens 
    CVodeGetSens1 
    CVodeGetSensDky 
    CVodeGetSensDky1 
    CVodeGetSensErrWeights 
    CVodeGetSensNonlinSolvStats 
    CVodeGetSensStats 
    CVodeGetTolScaleFactor 
    CVodeGetWorkSpace 
    CVodeMalloc 
    CVodeMallocB 
    CVodeQuadFree 
    CVodeQuadMalloc 
    CVodeQuadMallocB 
    CVodeQuadReInit 
    CVodeQuadReInitB 
    CVodeReInit 
    CVodeReInitB 
    CVodeRootInit 
    CVodeSensFree 
    CVodeSensMalloc 
    CVodeSensReInit 
    CVodeSensToggle 
    CVodeSetErrFile 
    CVodeSetErrFileB 
    CVodeSetEwtFn 
    CVodeSetFdata 
    CVodeSetFdataB 
    CVodeSetInitStep 
    CVodeSetInitStepB 
    CVodeSetIterType 
    CVodeSetIterTypeB 
    CVodeSetMaxConvFails 
    CVodeSetMaxErrTestFails 
    CVodeSetMaxHnilWarns 
    CVodeSetMaxNonlinIters 
    CVodeSetMaxNumSteps 
    CVodeSetMaxNumStepsB 
    CVodeSetMaxOrd 
    CVodeSetMaxOrdB 
    CVodeSetMaxStep 
    CVodeSetMaxStepB 
    CVodeSetMinStep 
    CVodeSetMinStepB 
    CVodeSetNonlinConvCoef 
    CVodeSetQuadErrCon 
    CVodeSetQuadErrConB 
    CVodeSetQuadFdata 
    CVodeSetQuadFdataB 
    CVodeSetSensErrCon 
    CVodeSetSensFdata 
    CVodeSetSensMaxNonlinIters 
    CVodeSetSensParams 
    CVodeSetSensRho 
    CVodeSetSensRhs1Fn 
    CVodeSetSensRhsFn 
    CVodeSetSensTolerances 
    CVodeSetStabLimDet 
    CVodeSetStabLimDetB 
    CVodeSetStopTime 
    CVodeSetTolerances 
;   ClassicalGS 
;   DenseAddI 
;   DenseAllocMat 
;   DenseAllocPiv 
;   DenseBacksolve 
;   DenseCopy 
;   DenseFactor 
;   DenseFreeMat 
;   DenseFreePiv 
;   DensePrint 
;   DenseScale 
;   DenseZero 
;   ModifiedGS 
;   N_VAbs 
;   N_VAddConst 
;   N_VClone 
;   N_VCloneEmpty 
;   N_VCloneEmptyVectorArray 
;   N_VCloneVectorArray 
;   N_VCompare 
;   N_VConst 
;   N_VConstrMask 
;   N_VDestroy 
;   N_VDestroyVectorArray 
;   N_VDiv 
;   N_VDotProd 
;   N_VGetArrayPointer 
;   N_VInv 
;   N_VInvTest 
;   N_VL1Norm 
;   N_VLinearSum 
;   N_VMaxNorm 
;   N_VMin 
;   N_VMinQuotient 
;   N_VProd 
;   N_VScale 
;   N_VSetArrayPointer 
;   N_VSpace 
;   N_VWL2Norm 
;   N_VWrmsNorm 
;   N_VWrmsNormMask 
;   QRfact 
;   QRsol 
;   RAbs 
;   RPower2 
;   RPowerI 
;   RPowerR 
;   RSqrt 
;   SpgmrFree 
;   SpgmrMalloc 
;   SpgmrSolve 
;   bandaddI 
;   bandalloc 
;   bandallocpiv 
;   bandcopy 
;   bandfree 
;   bandfreepiv 
;   bandprint 
;   bandscale 
;   bandzero 
;   denaddI 
;   denalloc 
;   denallocpiv 
;   dencopy 
;   denfree 
;   denfreepiv 
;   denprint 
;   denscale 
;   denzero 
;   gbfa 
;   gbsl 
;   gefa 
;   gesl 
